\section{Kostenkalkulation}
\label{sec:kostenrechnung}
\subsection{ARM Minimalsystem}
\label{sec:arm-kostenrechnung}
Die Kostenkalkulation für die einzelnen Platinen bezieht sich je auf den Fertigungspreis von einem Stück bei einer Gesamtauflage von hundert Stück. Weiters wurden bei der Kostenkalkulation alle verwendbaren Sensoren und Features berücksichtigt. Darüber hinaus wurde davon ausgegangen, dass jedes Stück einzeln erwerbbar ist und es sich um eine kostenlose Lieferung der einzelnen Bauteile handelt.

Daraus ergaben sich folgende Preise im Dezember 2017:
\begin{itemize}
    \item \gls{Core-Modul}:
    \begin{itemize}
        \item Leiterkarte: 0,93 €
        \item Bauteile: 29,9508 €
        \item Summe: 30,8808 €
    \end{itemize}
    \item \gls{Basisplatine}:
    \begin{itemize}
        \item Leiterkarte: 5,33 €
        \item Bauteile: 181,1938 €
        \item Summe: 186,5238 €
    \end{itemize}
    \item \gls{USB-to-UART}:
    \begin{itemize}
        \item Leiterkarte: 0,71 €
        \item Bauteile: 6,8192 €
        \item Summe: 7,5292 €
    \end{itemize}
    \item Audio Adapter:
    \begin{itemize}
        \item Leiterkarte: 1,65 €
        \item Bauteile: 18,0208 €
        \item Summe: 19,6708 €
    \end{itemize}
\end{itemize}

Anhand dieser Preise ergibt sich ein Gesamtpreis von \textbf{244,6046 €} für alle Systeme.

Für die Entwicklung des ARM Minimalsystems entstand ein Kostenaufwand von \textbf{3463,34 €}.

\subsection{Z80 Minimalsystem}
\label{sec:z80-kostenrechnung}
Kosten für die Fertigung von 100 PCBs bei PCBWay inklusive Frachtkosten:
332 \$ = 271,01 €

Fertigungskosten für ein Minimalsystem (alle Preise Stand März 2018):
\begin{itemize}
    \item Leiterkarte: 2,71 €
    \item Bauteile: 75,50 €
    \item Summe: 78,21 €
\end{itemize}

Für die Entwicklung des Z80 Minimalsystems entstand ein Kostenaufwand von \textbf{1008,01 €}.
